Strip Number

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

RMS (ADC counts)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 RMS: Station 1 and 2 North

~ 14000 channels: average RMS ~ 1.5 ADC counts 6 channels with RMS > 10 ADC counts

Dynamic range of the channels: 0 - 2047