2 -t (GeV/c) -3 10^{-2}10

NA

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07^{=13.7 GeV} s | =0 5|r )= (-0.0008, -0.015) 5 , Im r 5 (Re r