Fill#

7293 7293.5 7294 7294.5 7295 7295.5 7296

PHENIX LP/CNI

-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

-0 / ndf ^2χ 2.452 / 3 Prob 0.484 p0 0.002697 ± -0.05273

/ ndf

2χ 2.452 / 3 ±

BLUE : PHENIX LP/CNI : RUN5

Fill#

7293 7293.5 7294 7294.5 7295 7295.5 7296

PHENIX LP/CNI

-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

-0 / ndf ^2χ 0.8622 / 3 Prob 0.8345 p0 0.002318 ± -0.0416

/ ndf

2χ 0.8622 / 3 ± YELLOW : PHENIX LP/CNI : RUN5