A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 16

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 13-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circuits\farcnet3.sch

CONNECTOR 1

50 PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CONNECTOR 2

50 PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

V1 +5VDC

CS15

CS13

CS11

CS9

ID0

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

ID7

RESET

CS14

CS12

CS10

CS8

CS6

CS4

CS2

CS0

C610UFD

TXD

RXD

P0

P2

P4

FEE ARCNET BOARD #3

PLM

GENERIC ARCNET BOARD CONNECTIONS

XXXXX

3 OF 4

GENERIC ARCNET BOARD CONNECTIONS

CHIP SELECT ARCNET ADDRESS

POWER

GROUNDS

ALL LINES TTL

SERIAL

PARALLEL

CHIP SELECT