A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 36

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 03-Jun-1999

File: C:\TsWin32\Circuits\farcnet1.sch

C210uF

V1 +5V DC

EMT103

FILTER

1 2 3

C10.1uF

1 AMP

FUSE (PTC)

J1 DB9F

J1 DB9F

DS2480

1-WIRE INTERFACE

1

2

3

4 5

6

7

8

PIN2

J4

V1 +5V DC

C30.1uF

R1 100K

PIN39

PIN38

ARCNET CON1

PIN1

R2 10K

+5 DC IN

+5 VDC

F1

FEE ARCNET BOARD #1

POWER CONNECTIONS AND DALLAS CHIP INTERFACE

PLM

1 OF 4 XXXXXX

1,2,3,4,5

PHENIX 105-0312-402

6,7,8,9

TXD

RXD

1-WIRE INTERFACE