A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 23

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 01-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circold\Driver2.sch

U1

TLP2200

U2 TLP2200

U3

TLP2200

U4

TLP2200

R1A

1K

R1B

R1C

R1D

R1E

PIN2

PC PORT J5

PIN3

J5

PIN4

J5

PIN5

J5

PIN6

J5

SW1

SWITCH

R2

10K C6 0.1 UFD

V3 +12V

TLP2200

U1-4

1

2

3

4 5

6

7

8

V3 +12V

C7-10

0.1 UFD

PIN

PC PORT J5

SW2

REMOTE DATA SELECT

PIN1

TRIGGER

PIN8

CLOCK

PIN9

CLEAR

D1

1N914

B18

VME J2 D2

1N914

PIN1

DATA

C11

.02UFD

D25 CONN TO PC PARALLEL PORT

1K R ARRAY OPTO ISOLATORS

2

2

2

2

6

6

6

6

7

7

7

7

10-12,14-21

CONTROL LINES TO

COMMON CONNECTIONS

DISABLE VME AND

PC GND

PC0

PC1

PC2

PC3

PC4

ENABLE PC PORT

74HC4066 (U5)

74C164

74C164

VME DRIVER BOARD #2

PLM

PARALLEL PC PORT INTERFACE

2 OF 8

(PULSE)

(CLOCK HIGH)

(CLEAR LOW)

WITH SWITCH CLOSED

(TRUE)

XXXXXX

74C164

NC

1

5

9

13