A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 2

Sheet: 1 of 1 Revised: 08-Jan-2001

Drawn by: Created: 05-Oct-2000

File: c:\tswin32\circuits\safety.sch

DIODE

12V 1.5KW

TVS

RED

Binding Post

Black

Binding Post

PLM

Muon CSC Safety Ground

PHENIX MUON

Magnet/LVPS Ground

CSC/SIGR Ground

TVS has cap. = 3nF

Phenolix Pomona Box