μTr Signals

J/ psi: NORTH ARM BR*σ = 9 x1 0^{-2 7} cm^2 MINIMUM BIAS, Au-Au L = (2 x1 0^{2 6}cm^{-2} s^{-1} )(1 .0 8 x1 0^7 sec) PISA/ PISORP accept = 0 .0 4 3 # MB Event s = 8 .4 x 1 0^5 # Cent ral Event s = 1 .8 8 x1 0^5 / year

ϕ: NORTH ARM BR*σ = 6 .0 9 x1 0^{-2 7} cm^2 MINIMUM BIAS L = (2 x1 0^{2 6}cm^{-2} s^{-1} )(1 .0 8 x1 0^7 sec) PISA/ PISORP accept = 0 .0 0 5 8 # MB Event s = 7 .6 x1 0^4 # Cent ral Event s = 1 .8 x1 0^4 / year