Slide 9 of 13

Associated Data Sheets

Figure 9.1: AMP CPC data sheets.

Figure 9.2: Low-voltage distribution box - internal wire #1 data sheet.

Figure 9.3: Low-voltage distribution box - internal wire #2 data sheet.