Slide 7 of 13

Associated Data Sheets

Figure 7.1: FEM power distribution schematic.

Figure 7.2: ROC power distribution schematic.

Figure 7.3: RGE-series polyfuse data sheet.

Figure 7.4: RUE-series polyfuse data sheet.

Figure 7.5: Backplane connector data sheet.