h141

Entries 441025 Mean 0.03059 RMS 0.009051

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0

muon_xF h231

Entries 441025 Mean 0.07189 RMS 0.0317

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0 5000

h231

D_xF

h142

Entries 117342 Mean 0.06561 RMS 0.01556

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0

5000

muon_xF h232

Entries 117342 Mean 0.1348 RMS 0.04457

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

h232

D_xF