htemp

Entries 36342 Mean -89.08 RMS 297

(1.6-y0)/ty

-1000 -500 0 500 1000 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

(1.6-y0)/ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==0)}

htemp

Entries 35824 Mean 1.177 RMS 238.4

(1.6-y0)/ty

-1000 -500 0 500 1000 0

500

1000

1500

2000

2500

(1.6-y0)/ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==1)}

htemp

Entries 26420 Mean -57.37 RMS 308

(1.6-y0)/ty

-1000 -500 0 500 1000 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(1.6-y0)/ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==2)}

htemp

Entries 40736 Mean 11.36 RMS 235.1

(1.6-y0)/ty

-1000 -500 0 500 1000 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(1.6-y0)/ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==3)}

htemp

Entries 36342 Mean 0.01817 RMS 0.01079

ty 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==0)}

htemp

Entries 35824 Mean 0.01908 RMS 0.01065

ty 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==1)}

htemp

Entries 26420 Mean -0.01903 RMS 0.01067

ty -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==2)}

htemp

Entries 40736 Mean -0.02342 RMS 0.01043

ty -0.09-0.08-0.07-0.06-0.05-0.04-0.03-0.02-0.01 0 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ty {((bElementID<100 && fElementID<100 && abs((1.6-y0)/ty)<1000)&&(abs(fPos)<100 && abs(bPos)<100))&&(quad==3)}