) 2 (GeV/c

-e^+eM

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-e^+e

dN/dM

0

100

200

300

Data Fit / Sum Signal Continuum

a)

) 2 (GeV/c

-μ^+μM

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

-μ^+μ

dN/dM

0

500

1000

Data 2*GAUS + Exp GAUS + Exp Exponential

b)