Fx 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

[nb] F /dx σd

-310

-210

-110

1

10

J/psi (COM) → g+g J/psi (COM) → q+q (COM) c0χ→ q+q (COM) c1χ→ q+q (COM) c2χ→ q+q

(CSM) c0χ→ q+q (CSM) c2χ→ q+q

for Charmonium production in pp sqrt(s)=10 GeV F /dx σd