Comparison of Vector Meson Yields for PHENIX Muon with FNAL Fixed Target

PHENIX E772 E866^∗ Muon^{∗∗} Φ 63K 57K J/Ψ 100K 1.5M 1.3M Ψ^′ 12K 60K 23K Υ 17K 710

p_{s 40 40 200} (GeV ) xF 0. to .6 -.2 to .9 -.3 to .3 x2 .03 to .27 .005 to .06 ¸ 10^{−4} to .2 pT 0 to 2.5 0 to 6 0 to 10 (GeV/c) � Nuclear Dependence data sets only.

� Au-Au min-bias for one RHIC year.