x=5.2×10^{-5} (+53)

8.2×10^{-5} (+45)

1.3×10^{-4} (+38)

2.1×10^{-4} (+33)

3.3×10^{-4} (+28)

5.2×10^{-4} (+24)

8.2×10^{-4} (+21)

1.3×10^{-3} (+19)

2.1×10^{-3} (+17)

3.3×10^{-3} (+15.5) 5.2×10^{-3} (+14) 8.2×10^{-3} (+13) 1.3×10^{-2} (+12) 2.1×10^{-2} (+11) 3.3×10^{-2} (+10)

5.2×10^{-2} (+9) 8.2×10^{-2} (+8) 1.3×10^{-1} (+7) 2.1×10^{-1} (+6)

3.3×10^{-1} (+5) 5.2×10^{-1} (+4)

g_1(x,Q^2) + const(x)

Q^2 [GeV^2]

DSSV 2014

90% C.L. Δg

EIC 15×100 GeV EIC 15×250 GeV EIC 20×250 GeV

10

20

30

40

1 10 10^2 10^3