Fx -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

>^2_T<p

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 15x100 ep 2 >1.0 GeV 2 Chgd. hadrons Q

Full QCD on (std) EIC det. acceptance pQCD, NO PS EIC det. acceptance PS only EIC det. acceptance No QCD EIC det. acceptance

2 2