Electron energy [GeV]

1 2 3 4 5 6 7 8

Energy resolution [%]

0 2 4 6 8 10 12 14

+ 1.4% E 9.7% ~ E Eσ

+ 0.3% E 2.8% ~ E Eσ

BEMC: GEANT4 simulation

FEMC: GEANT4 simulation

FEMC: T1018 test run data