210

310

410

510

VMx -510^{-4}10^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1

)^2 (GeV 2 VM +M^2Q

1

10

210 at 20 x 250 GeV -1 vs. x, 10 fb 2Q

y = 0.01 y = 0.95