SC Magnet Coil, 1.5T

Hadron Calorimeter and Muon Detector EMC PIDetectors ToF (RPC), AeroGel Ch, Gas RICH

Tracking Si(APS,Pads,Strips) and Gas Detectors (micro-pattern technology)

Additional Solenoid Magnet, Bz=1.5T with Si tracker, EM and HCalorimeters. (Rapidity 4.1-4.6)

R=0.m

R=3.m

I Z=-3.5m I I Z=0.0 Z=3.5m