η -4 -2 0 2 4 η/d ch dN

200 400 600

η -4 -2 0 2 4 η/d ch dN

50 100 150 200 η

-4 -2 0 2 4

η -4 -2 0 2 4 η/d ch dN

10 20 η/d ch dN

50 100 150 200

19.6 GeV 62.4 GeV 130 GeV 200 GeV

Au+Au

Cu+Cu

d+Au

centrality

PHOBOS preliminary

preliminary preliminary